CLOUDPARAMETER
Sub=Rain Clouds (sparse)
#C#=Rain Clouds (sparse).
Persistance=0.210000
Cover=96
Sharpness=0.969800
Water=95
Aspect=100
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
